Performance Logging and Monitoring (7.x-2.1) - en to hi translation catalogue (14 entries)

en: enabled
hi: सक्रिय

en: Development
hi: उद्विकास

en: Language
hi: भाषा

en: Yes
hi: हाँ

en: No
hi: नहीं

en: Date
hi: तारीख

en: No log messages available.
hi: संदेश लॉग उपलब्ध नहीं हैं

en: Summary
hi: सारांश

en: Path
hi: मार्ग

en: Timestamp
hi: टाइमस्टैम्प

en: Last access
hi: अंतिम पहुंच

en: Details
hi: विस्तृत सूचना

en: Other
hi: अन्य

en: settings page
hi: सेटिंग्स पृष्ठ
