Performance Logging and Monitoring (7.x-2.1) - en to hu translation catalogue (58 entries)

en: enabled
hu: engedélyezett

en: Development
hu: Fejlesztés

en: Language
hu: Nyelv

en: Yes
hu: Igen

en: No
hu: Nem

en: Date
hu: Dátum

en: No log messages available.
hu: Nincs egyetlen rögzített esemény sem.

en: Summary
hu: Összegzés

en: Path
hu: Útvonal

en: Timestamp
hu: Időbélyeg

en: Last access
hu: Utolsó tevékenység

en: Details
hu: Részletek

en: Other
hu: Egyéb

en: settings page
hu: beállítások oldal

en: Logs performance data: page generation times and memory usage.
hu: Teljesítmény adatokat naplóz: oldallétrehozási idők és memóriahasználat.

en: View summary performance logs: page generation times and memory usage.
hu: Összegző teljesítménynaplók megtekintése: oldallétrehozási idők és memóriahasználat.

en: View detailed, per page, performance logs: page generation times and memory usage.
hu: Részletes, oldalankénti teljesítménynaplók megtekintése: oldallétrehozási idők és memóriahasználat.

en: Logging mode
hu: Naplózási mód

en: Detailed logging
hu: Részletes naplózás

en: Log memory usage and page generation times for every page. This logging mode is <strong>not</strong> suitable for large sites, as it can degrade performance severly. It is intended for use by developers, or on a test copy of the site.
hu: Memórihasználat és oldallétrehozási idők naplózása minden oldalon. Ez a naplózási mód nagyméretű oldalakhoz <strong>nem</strong> megfelelő, mivel komoly teljesítményromlást okoz. Fejlesztői, vagy a webhely egy tesztmásolatán történő használatra van szánva.

en: Database Query timing and count
hu: Adatbázislekérdezés időmérő és számláló

en: Accesses threshold
hu: Hozzáférések küszöbértéke

en: Performance detailed logging is !link. This can cause severe issues on live sites.
hu: Az összegző teljesítménynaplózás !link van. Éles webhelyeken komoly problémákat okozhat.

en: Query timing and count logging is !link. This can cause memory size per page to be larger than normal.
hu: A lekérdezés időzítő és a számláló naplózása !link. Emiatt az oldalanként felhasznált memória mérete nagyobb lehet a szokásosnál.

en: Summary performance log is not enabled. Go to the !link to enable it.
hu: Az összegző teljesítménynaplózás nincs engedélyezve. !link lehet engedélyezni.

en: # accesses
hu: # hozzáférés

en: Query Count (Max)
hu: Lekérdezés szám (max)

en: Query Count (Avg)
hu: Lekérdezésszám (átlag)

en: No statistics available yet.
hu: Még nincs elérhető statisztika.

en: Showing !shown paths with more than !threshold accesses, out of !total total paths.
hu: !shown elérési út megmutatása, több mint !threshold hozzáféréssel, a !total elérési útból.

en: Showing all !total paths.
hu: !total elérési utat jelenít meg.

en: Average memory per page: !mb_avg MB
hu: Átlagos memóriahasználat oldalanként: !mb_avg MB

en: Total number of page accesses: !accesses
hu: Összes oldalletöltés: !accesses

en: First access: !access.
hu: Első hozzáférés: !access.

en: Last access: !access.
hu: Utolsó hozzáférés: !access.

en: Detail performance log is not enabled. Go to the !link to enable it.
hu: A részletes teljesítménynaplózás nincs engedélyezve. !link lehet engedélyezni.

en: Memory (MB)
hu: Memória (MB)

en: # Queries
hu: # Lekérdezések

en: Logs detailed and/or summary page generation time and memory consumption for page requests.
hu: Részletes és/vagy összegző oldallétrehozási idő és memóriafelhasználás naplózása minden oldalbetöltésnél.

en: Performance logging is not enabled
hu: A teljesítmény naplózása nincs engedélyezve

en: Performance logging
hu: Teljesítmény naplózása

en: Performance logging details
hu: Teljesítménynaplózás részletei

en: Performance logging query
hu: Teljesítménynaplózás lekérdezések

en: Performance logging APC memory size
hu: Teljesítménynaplózás APC memóriamérete

en: Administer performance logging
hu: Teljesítménynaplózás adminisztrációja

en: Allows both configuring the performance module and accessing its reports.
hu: Engedélyezi a teljesítmény modul beállítását és a jelentések elérését is.

en: Log database query timing and query count for each page. This is useful to know if the bottleneck is in excessive database query counts, or the time required to execute those queries is high. Enabling this will incurr some memory overhead as query times and the actual query strings are cached in memory as arrays for each page, hence skewing the overall page memory reported.
hu: Adatbázis lekérdezés időzítő és lekérdezés számláló naplózása minden oldalon. Hasznos, ha meg akarjuk tudni, hogy a szűk keresztmetszet az adatbázis lekérdezések nagy száma, vagy pedig a lekérdezésekre fordított idő nagysága. Az engedélyezés memória többletfelhasználással jár a lekérdezések alatt, illetve a lekérdezések karaktersorozatai tömbként kerülnek gyorsítótárazásra a memóriában, ezért az oldalról jelentett teljes memóriafelhasználás értéke torzíthat.

en: MB Memory (Max)
hu: MB memória (Max)

en: MB Memory (Avg)
hu: MB memória (Átlag)

en: ms (Max)
hu: ms (max)

en: ms (Avg)
hu: ms (atlag)

en: Query ms (Max)
hu: Lekérdezés ms (max)

en: Query ms (Avg)
hu: Query ms (átlag)

en: Average duration per page: !ms_avg ms
hu: Átlagos időtartam oldalanként: !ms_avg ms

en: ms (Total)
hu: ms (összes)

en: Query ms
hu: Lekérdezés ms

en: APC has been configured for !size, which is less than the recommended !min_memory MB of memory. If you encounter errors when viewing the summary report, then try to increase that limit for APC.
hu: Az APC !size méretre van beállítva ami kevesebb mint a javasolt !min_memory MB memóriaméret. Ha hibák jelentkeznek az összegző jelentés megtekintésekor meg kell próbálni növelni ezt az APC korlátot.

en: Bytes
hu: Bájtok
