Performance Logging and Monitoring (7.x-2.1) - en to ru translation catalogue (16 entries)

en: enabled
ru: включено

en: Development
ru: Разработка

en: Language
ru: Язык

en: Yes
ru: Да

en: No
ru: Нет

en: Date
ru: Дата

en: No log messages available.
ru: В системном журнале нет сообщений.

en: Summary
ru: Сводка

en: Path
ru: Путь

en: Timestamp
ru: Время

en: Last access
ru: Последнее посещение

en: Details
ru: Подробности

en: Other
ru: Другое

en: settings page
ru: страница настроек

en: Milliseconds
ru: Миллисекунд

en: Bytes
ru: Байт
