pgbar (7.x-2.12) - en to fr translation catalogue (8 entries)

en: Display
fr: Affichage

en: Autostart
fr: Démarrage automatique

en: Texts
fr: Textes

en: Form key
fr: Clé du formulaire

en: Data source
fr: Source de données

en: Progress bar
fr: Barre de progression

en: Status message
fr: Message d'état

en: Webform submission count
fr: Nombre de soumissions du formulaire Webform
