PHP Plugin Manager (7.x-1.0-unstable1) - en to unknown language translation catalogue (14 entries)

en: Status
target: وضعیت

en: Submit
target: ثبت

en: Operations
target: عمل ها

en: Type
target: نوع

en: Remove
target: حذف

en: Description
target: شرح

en: Version
target: نسخه

en: Reset
target: اعاده

en: Name
target: نام

en: Path
target: مسیر

en: Filename
target: نام فایل

en: Definition
target: تعریف

en: Any customizations will be lost. This action cannot be undone.
target: تمام سفارشی‌سازی‌ها از بین خواهند رفت. این عمل غیر قابل بازگشت است.

en: Administration pages
target: صفحات مدیریت
