Pirobox Limit (7.x-1.0-beta1) - en to gl translation catalogue (4 entries)

en: Yes
gl: Si

en: No
gl: Non

en: Media
gl: Medios

en: None (original image)
gl: Ningún (imaxe orixinal)
