Piwik Web Analytics (7.x-2.6) - en to he translation catalogue (3 entries)

en: Not restricted
he: לא מוגבל

en: Not customizable
he: אינו ניתן להתאמה אישית

en: Restricted to certain pages
he: מוגבל לדפים מסויימים
