Piwik Web Analytics (7.x-2.9) - en to hi translation catalogue (2 entries)

en: Not restricted
hi: प्रतिबंधित नहीं

en: Restricted to certain pages
hi: कुछ पन्नों के लिए प्रतिबंधित
