Pixture Reloaded (7.x-1.0-beta2) - en to cs translation catalogue (16 entries)

en: Ash
cs: Ash (Popel)

en: Aquamarine
cs: Aquamarine (Akvamarín)

en: Links
cs: Odkazy

en: none
cs: žádné

en: Help
cs: Nápověda

en: Header
cs: Hlavička

en: Footer
cs: Patička

en: Font size
cs: Velikost fontu

en: Font settings
cs: Nastavení fontu

en: Block body
cs: Tělo bloku

en: Font family
cs: Řez písma

en: Header top
cs: Začátek hlavičky

en: Header bottom
cs: Konec hlavičky

en: Page bottom
cs: Dolní část stránky

en: Sidebar first
cs: První postranní panel

en: Sidebar second
cs: Druhý postranní panel
