Plista (7.x-1.0) - en to cy translation catalogue (3 entries)

en: Advanced settings
cy: Gosodiadau uwch

en: Access denied
cy: Mynediad wedi ei wrthod

en: Basic settings
cy: Gosodiadau sylfaenol
