Plupload integration (7.x-1.5) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: Status
target: وضعیت

en: Size
target: اندازه

en: Filename
target: نام فایل

en: Unknown
target: نامشخص

en: N/A
target: هیچ

en: Media
target: رسانه

en: For security reasons, your upload has been renamed to %filename.
target: به دلایل امنیتی، بارگذاری شما به %filename تغییر نام داده شد.

en: The specified file %name could not be uploaded.
target: فایل مشخص شده %name نمیتواند بارگذاری شود.
