PM Vista (7.x-1.0-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (17 entries)

en: Content
target: Conteúdo

en: Edit
target: Editar

en: Welcome
target: Bem vindo

en: Logout
target: Sair

en: Skip to main content
target: Pular para o conteúdo principal

en: Page Top
target: Topo da Página

en: Page Bottom
target: Final da Página

en: Preface First
target: Prefácio - Esquerda

en: Sidebar First
target: Barra Lateral Esquerda

en: Branding
target: Marca

en: Preface Second
target: Prefácio - Centro

en: Preface Third
target: Prefácio - Direita

en: Footer First
target: Primeiro Rodapé

en: Footer Second
target: Segundo Rodapé

en: User Bar First
target: Primeira Barra do Usuário

en: User Bar Second
target: Barra do Usuário - Direita

en: No dashboard links available
target: Nenhum link para dashboard disponível
