Prism (7.x-1.0) - en to vi translation catalogue (4 entries)

en: Language
vi: Ngôn ngữ

en: Default
vi: Mặc định

en: About
vi: Giới thiệu

en: This field stores long text in the database.
vi: Trường này lưu trữ văn bản dài trong cơ sở dữ liệu.
