Prism (7.x-1.0) - en to gl translation catalogue (4 entries)

en: Language
gl: Idioma

en: Default
gl: Predeterminado

en: About
gl: Información

en: This field stores long text in the database.
gl: Este campo almacena texto longo na base de datos.
