Password Reset Landing Page (PRLP) (7.x-1.0-beta1) - en to ar translation catalogue (6 entries)

en: user
ar: مستخدم

en: Reset to defaults
ar: استرجاع الإعدادات الافتراضية

en: User %name used one-time login link at time %timestamp.
ar: قام %name باستخدام رابط الولوج في %timestamp.

en: You have tried to use a one-time login link that has expired. Please request a new one using the form below.
ar: لقد حاولت استخدام رابط ولوج انتهت صلاحيته. من فضلك اطلب رابطا جديدا مستخدما الاستمارة بالأدنى.

en: You are logged in as %user. <a href="!user_edit">Change your password.</a>
ar: تم تسجيل دخولك باسم %user. <a href="!user_edit">قم بتغيير كلمة المرور.</a>

en: The one-time login link you clicked is invalid.
ar: الرابط  وحيد الاستعمال لتسجيل الدخول الذي نقرت عليه غير صالح.
