Password Reset Landing Page (PRLP) (7.x-1.2) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: user
target: utilizador

en: Reset to defaults
target: Restaurar as configurações padrão

en: Administration
target: Administração

en: The changes have been saved.
target: As alterações foram guardadas.

en: User %name used one-time login link at time %timestamp.
target: O utilizador %name utilizou uma ligação única de início de sessão às %timestamp.

en: You have tried to use a one-time login link that has expired. Please request a new one using the form below.
target: Tentaste utilizar uma ligação única para início de sessão que expirou. Por favor pede uma nova através do formulário abaixo.

en: The one-time login link you clicked is invalid.
target: A ligação única para início de sessão que acedeste é inválida.

en: You have tried to use a one-time login link that has either been used or is no longer valid. Please request a new one using the form below.
target: Tentaste utilizar uma ligação única para início de sessão que já foi utilizada ou que expirou. Por favor pede uma nova através do formulário abaixo.
