Password Reset Landing Page (PRLP) (7.x-1.2) - en to unknown language translation catalogue (10 entries)

en: user
target: 使用者

en: Reset to defaults
target: 重置為預設值

en: Administration
target: 管理

en: The changes have been saved.
target: 變動已被儲存。

en: User %name used one-time login link at time %timestamp.
target: 使用者 %name 於 %timestamp 使用了一次性的登入連結。

en: You have tried to use a one-time login link that has expired. Please request a new one using the form below.
target: 您試圖使用一個過期的一次性登入連結。請使用下方的表單申請一個新的。

en: You are logged in as %user. <a href="!user_edit">Change your password.</a>
target: 您現以 %user 身份登入。<a href="!user_edit">變更密碼</a>。

en: Another user (%other_user) is already logged into the site on this computer, but you tried to use a one-time link for user %resetting_user. Please <a href="!logout">logout</a> and try using the link again.
target: 另一位使用者 (%other_user) 已經登入此站，但您試圖針對 %resetting_user 使用者使用一次性連結。請<a href="!logout">登出</a> 並再試一次。

en: The one-time login link you clicked is invalid.
target: 您按下的一次性登入連結無效。

en: You have tried to use a one-time login link that has either been used or is no longer valid. Please request a new one using the form below.
target: 您試圖使用一個已使用過或不再有效的一次性登錄連結。 請用下列的表單重新申請一個。
