Password Reset Landing Page (PRLP) (7.x-1.4) - en to cs translation catalogue (10 entries)

en: user
cs: uživatel

en: Reset to defaults
cs: Obnovit výchozí nastavení

en: Administration
cs: Administrace

en: The changes have been saved.
cs: Změny byly uloženy.

en: User %name used one-time login link at time %timestamp.
cs: Uživatel %name použil jednorázový přihlašovací odkaz v čase %timestamp.

en: You have tried to use a one-time login link that has expired. Please request a new one using the form below.
cs: Použitému jednorázovému přihlašovacímu odkazu již vypršela platnost. Požádejte, prosím, o nový pomocí formuláře níže.

en: You are logged in as %user. <a href="!user_edit">Change your password.</a>
cs: Jste přihlášen, jako uživatel %user. <a href="!user_edit">Změnte své heslo.</a>

en: Another user (%other_user) is already logged into the site on this computer, but you tried to use a one-time link for user %resetting_user. Please <a href="!logout">logout</a> and try using the link again.
cs: Byl použit jednorázový odkaz pro reset hesla uživatele %resetting_user, ale jiný uživatel (%other_user) je již přihlášen na web z tohoto počítače. Prosím <a href="!logout">odhlašte se</a> a zkuste použít odkaz znovu.

en: The one-time login link you clicked is invalid.
cs: Odkaz na jednorázové přihlášení je neplatný.

en: You have tried to use a one-time login link that has either been used or is no longer valid. Please request a new one using the form below.
cs: Zkusil(a) jste použít odkaz pro jednorázové přihlášení, který byl již použit nebo už je neplatný. Prosím požádejte si o nové přihlášení ve formuláři níže.
