Profiler (7.x-2.0) - en to da translation catalogue (1 entry)

en: Failed to load Drupal user %user -- node %title not saved.
da: Indlæsning af Drupal-brugeren %user mislykkedes -- indholdselementet %title blev ikke gemt.
