PRSS Satellite Monitor (7.x-1.0) - en to ta translation catalogue (2 entries)

en: Submit
ta: சமர்ப்பி

en: Your configuration has been saved.
ta: தங்கள் முறையமைப்புகள் சேமிக்கப்பட்டது.
