Query Parameters To URL (7.x-1.2) - en to uk translation catalogue (3 entries)

en: Advanced settings
uk: Розширені налаштування

en: Additional paths
uk: Додаткові шляхи

en: Enable hook invocation to find additional paths
uk: Увімкнути хук виклику для пошуку додаткових шляхів
