Query UI (QUI) (7.x-1.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (35 entries)

en: Delete
target: Eliminar

en: Operations
target: Operações

en: Value
target: Valor

en: Type
target: Tipo

en: Cancel
target: Cancelar

en: Description
target: Descrição

en: Tag
target: Etiqueta

en: Edit
target: Editar

en: Weight
target: Peso

en: Settings
target: Definições

en: Name
target: Nome

en: Export
target: Exportar

en: Preview
target: Pré-visualizar

en: View
target: Mostrar

en: Advanced
target: Avançado

en: Table
target: Tabela

en: Clone
target: Clonar

en: Operator
target: Operador

en: Filters
target: Filtros

en: Add group
target: Adicionar grupo

en: Revert
target: Reverter

en: Left
target: Esquerda

en: Right
target: Direita

en: Max
target: Máximo

en: Apply
target: Aplicar

en: Cache time
target: Tempo de cache

en: Alias
target: URL alternativo

en: Reports
target: Relatórios

en: Column
target: Coluna

en: Direction
target: Direção

en: Expression
target: Expressão

en: Machine Name
target: Nome de máquina

en: Left Column
target: Coluna Esquerda

en: Right Column
target: Coluna Direita

en: The machine-readable name is already in use. It must be unique.
target: O nome de máquina já está em uso. Tem de ser único.
