Redirect 403 to User Login (7.x-1.5) - en to lv translation catalogue (9 entries)

en: You are not authorized to access this page.
lv: Jums nav pieejas tiesību šai lapai.

en: Access denied
lv: Pieeja liegta

en: Redirect 403 to User Login
lv: Pāradresēt 403 uz lietotāja autorizāciju

en: Display access denied message on login page
lv: Attēlot piekļuves kļūdas paziņojumu autorizācijas lapā

en: Access denied. You must login to view this page.
lv: Pieeja liegta. Jums jāautorizējas lai skatītu šo lapu.

en: Redirect anonymous users from 403 Access Denied pages to the /user/login page.
lv: Pāradresēt neautorizētus lietotājus no 403 (Pieeja liegta) lapām uz /user/login lapu.

en: Rediect authenticated users to
lv: Pāradresēt autorizētos lietotājus uz

en: User login 'access denied' message
lv: Lietotāja autorizācijas "pieeja liegta" paziņojums

en: If an authenticated user tries to access a page they can not, redirect them to the given page. Use &lt;front&gt; for the front page, leave blank for a default access denied page.
lv: Ja autorizēts lietotājs mēģina piekļūt lapai kurai tiem nav atļauts piekļūt, pāradresē tos uz norādīto lapu. Lieto &lt;front&gt; lai norādītu pirmo lapu, atstāj tukšu, lai attēlotu sākotnējo "pieeja liegta" lapu.
