Redirect 403 to User Login (7.x-1.5) - en to ru translation catalogue (3 entries)

en: You are not authorized to access this page.
ru: Вы не авторизированы для доступа к этой странице.

en: Access denied
ru: Доступ запрещён

en: Access denied. You must login to view this page.
ru: Данная страница доступна только зарегистрированным пользователям. Войдите под своей учётной записью, чтобы получить доступ.
