Redirect 403 to User Login (7.x-1.5) - en to vi translation catalogue (3 entries)

en: You are not authorized to access this page.
vi: Bạn không có quyền truy cập trang này.

en: Access denied
vi: Truy cập bị từ chối

en: Access denied. You must login to view this page.
vi: Không thể truy cập. Bạn cần đăng nhập để xem trang này.
