Redirect 403 to User Login (7.x-1.6) - en to bo translation catalogue (2 entries)

en: You are not authorized to access this page.
bo: ཁྱེད་ལ་ཤོག་ངོས་འདི་སྤྱོད་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་མེད་པ།

en: Access denied
bo: བེད་སྤྱོད་བཀག་འགོག་བྱས་ཚར
