Redirect 403 to User Login (7.x-1.6) - en to ja translation catalogue (7 entries)

en: You are not authorized to access this page.
ja: このページにアクセスする権限がありません。

en: Access denied
ja: アクセスは拒否されました

en: Display access denied message on login page
ja: ログインページにアクセス拒否メッセージを表示する

en: Redirect authenticated users to
ja: 認証済みユーザーのリダイレクト先

en: User login 'access denied' message
ja: ユーザーログインの「アクセス拒否」メッセージ

en: Access denied. You must log in to view this page.
ja: アクセスが拒否されました。このページを閲覧するにはログインする必要があります。

en: Path to user login form
ja: ユーザーログインフォームのパス
