Redirect 403 to User Login (7.x-1.6) - en to pl translation catalogue (11 entries)

en: You are not authorized to access this page.
pl: Brak uprawnień do przeglądania tej strony.

en: Access denied
pl: Odmowa dostępu

en: Redirect 403 to User Login
pl: Przekierowanie 403 na stronę logowania

en: Display access denied message on login page
pl: Wyświetl wiadomość o braku dostępu na stronie logowania

en: Redirect anonymous users from 403 Access Denied pages to the /user/login page.
pl: Przekieruj niezalogowanych użytkowników ze strony braku dostępu 403 na stronę /user/login page.

en: Redirect authenticated users to
pl: Przekieruj zalogowanych użytkowników na

en: User login 'access denied' message
pl: Komunikat 'odmowa dostępu' logowania użytkownika

en: If an authenticated user tries to access a page they can not, redirect them to the given page. Use &lt;front&gt; for the front page, leave blank for a default access denied page.
pl: Jeśli uwierzytelniony użytkownik próbuje uzyskać dostęp do strony, której nie może, przekieruj go na tę stronę. Użyj &lt;front&gt; jako strony głównej, pozostaw puste dla domyślnej strony z odmową dostępu.

en: Access denied. You must log in to view this page.
pl: Dostęp zabroniony. Musisz się zalogować aby zobaczyć tą stronę.

en: Path to user login form
pl: Ścieżka do formularza logowania

en: The path to the user login form. Omit the beginning slash, ie: user/login
pl: Ścieżka do formularza logowania użytkownika. Pomiń początkowy ukośnik, czyli: user/login
