Redirect 403 to User Login (7.x-1.6) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: You are not authorized to access this page.
target: Você não está autorizado a acessar esta página.

en: Access denied
target: Acesso negado

en: Access denied. You must log in to view this page.
target: Acesso negado. Você deve efetuar o login para ver esta página.

en: Path to user login form
target: Caminho para o formulário de login do usuário
