Radios Select (7.x-1.0-beta2) - en to my translation catalogue (3 entries)

en: Description
my: ဖော်ပြချက်

en: none
my: ဘာတခုမှမရှိ

en: Default value
my: ပင်ကိုယ် တန်ဖိုး
