Radix Full-Width (7.x-1.0) - en to fr translation catalogue (5 entries)

en: Size
fr: Taille

en: Minimum height
fr: Hauteur minimum

en: Row 1
fr: Ligne 1

en: Row 2
fr: Ligne 2

en: Row 3
fr: Ligne 3
