Radix Full-Width (7.x-1.1) - en to nl translation catalogue (4 entries)

en: Size
nl: Grootte

en: Minimum height
nl: Minimumhoogte

en: Full Width
nl: Volledige breedte

en: Flexible
nl: Flexibel
