Radix Full-Width (7.x-1.1) - en to uk translation catalogue (4 entries)

en: Size
uk: Розмір

en: Minimum height
uk: Мінімальна висота

en: Full Width
uk: Максимальна ширина

en: Flexible
uk: Гнучкий
