Radix Full-Width (7.x-1.1) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Size
target: 大小

en: Minimum height
target: 最小高度

en: Flexible
target: 灵活性

en: Row 1
target: 行1

en: Row 2
target: 行2

en: Row 3
target: 行3
