Radix Full-Width (7.x-1.2) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: Dimensions
target: ابعاد

en: Minimum height
target: حداقل ارتفاع

en: Flexible
target: انعطاف‌پذیر

en: Speed
target: سرعت
