Radix Full-Width (7.x-1.3) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Dimensions
target: Dimensões

en: Minimum height
target: Altura mínima

en: Flexible
target: Flexível

en: Speed
target: Velocidade

en: Position X
target: Posição X

en: Position Y
target: Posição Y
