Radix Full-Width (7.x-1.2) - en to sk translation catalogue (4 entries)

en: Dimensions
sk: Rozmery

en: Minimum height
sk: Minimálna výška

en: Flexible
sk: Rozťahovací

en: Speed
sk: Rýchlosť
