Range (7.x-1.0) - en to tr translation catalogue (25 entries)

en: Prefix
tr: Ön ek

en: Suffix
tr: Son ek

en: Default
tr: Varsayılan

en: From
tr: Kimden

en: Fields
tr: Alanlar

en: Maximum
tr: En fazla

en: Scale
tr: Ölçek

en: Unformatted
tr: Biçimlenmemiş

en: Minimum
tr: En az

en: Precision
tr: Kesinlik

en: The total number of digits to store in the database, including those to the right of the decimal.
tr: Ondalık işaretinin sağındakiler de dahil, veritabanında saklanacak toplam basamak adedi.

en: The number of digits to the right of the decimal.
tr: Ondalık işaretinin sağındaki basamak sayısı.

en: Decimal marker
tr: Ondalık işareti

en: The character users will input to mark the decimal point in forms.
tr: Kullanıcıların formlarda ondalık işareti için kullanacakları karakter.

en: Space
tr: Boşluk

en: Decimal point
tr: Ondalık nokta

en: Comma
tr: Virgül

en: Only numbers are allowed in %field.
tr: %field alanında sadece sayılar kullanılabilir.

en: The minimum value that should be allowed in this field. Leave blank for no minimum.
tr: Bu alanda kullanılabilecek minimum değer. Minimum değer kullanmak istemiyorsanız boş bırakın.

en: The maximum value that should be allowed in this field. Leave blank for no maximum.
tr: Bu alanda kullanılabilecek maksimum değer. Maksimum değer kullanmak istemiyorsanız boş bırakın.

en: Only numbers and the decimal separator (@separator) allowed in %field.
tr: %field alanında sadece sayılar ve ondalık ayracı (@seperator) kullanılabilir.

en: Thousand marker
tr: Basamak gruplandırma simgesi

en: Display prefix and suffix.
tr: Öneki ve soneki göster

en: Display with prefix and suffix.
tr: Ön- ve son-ek ile görüntüle.

en: %field: There should only be one decimal separator (@separator).
tr: %field: Sadece bir ondalık ayırıcısı (@separator) olmalıdır.
