Range (7.x-1.5) - en to unknown language translation catalogue (26 entries)

en: Prefix
target: Prefixo

en: Suffix
target: Sufixo

en: Value
target: Valor

en: Default
target: Predefinido

en: Format
target: Formato

en: From
target: De

en: Fields
target: Campos

en: Maximum
target: Máximo

en: Scale
target: Escala

en: Operator
target: Operador

en: Unformatted
target: Sem formato

en: Minimum
target: Mínimo

en: Precision
target: Precisão

en: The total number of digits to store in the database, including those to the right of the decimal.
target: O número total de dígitos a arquivar na base de dados, incluindo os à direita do separador decimal.

en: The number of digits to the right of the decimal.
target: O número de dígitos para a direita do separador decimal.

en: Decimal marker
target: Separador decimal

en: Space
target: Espaço

en: Decimal point
target: Ponto decimal

en: Comma
target: Vírgula

en: exposed
target: expostos

en: The minimum value that should be allowed in this field. Leave blank for no minimum.
target: O valor mínimo que devia ser permitido neste campo.
    Deixar vazio para não ter mínimo.

en: The maximum value that should be allowed in this field. Leave blank for no maximum.
target: O limite máximo permitido para este campo.
    Deixe em branco para sem limite.

en: Thousand marker
target: Separador de milhares

[ctx: Sort order]
en: Numerical
target: Numérico em contexto: Critério de ordenação

en: grouped
target: agrupado

en: - No value -
target: - Sem valor -
