Rate (7.x-1.0-beta2) - en to fr translation catalogue (42 entries)

en: Title
fr: Titre

en: Next
fr: Suivant

en: Delete
fr: Supprimer

en: Operations
fr: Opérations

en: Value
fr: Valeur

en: List
fr: Lister

en: Cancel
fr: Annuler

en: Tag
fr: Étiquette

en: Edit
fr: Modifier

en: Display settings
fr: Paramètres d'affichage

en: Name
fr: Nom

en: Label
fr: Étiquette

en: Save
fr: Enregistrer

en: Node
fr: Nœud

en: Node display
fr: Affichage du nœud

en: Node types
fr: Types de nœuds

en: Never
fr: Jamais

en: Custom
fr: Personnalisé

en: Roles
fr: Rôles

en: Comment
fr: Commentaire

en: Widget type
fr: Type de widget

en: Log in
fr: Se connecter

en: Button
fr: Bouton

en: Machine readable name
fr: Nom lisible par la machine

en: Permissions
fr: Droits

en: Percentage
fr: Pourcentage

en: Display in teaser
fr: Afficher dans le résumé

en: Rate
fr: Taux

en: Above the content
fr: Au-dessus du contenu

en: Below the content
fr: Au-dessous du contenu

en: Expiration settings
fr: Paramètres d'expiration

en: Value type
fr: Type de valeur

en: Select the node types on which to enable this widget.
fr: Choisir les types de nœuds sur lesquels activer ce widget.

en: Add widget
fr: Ajouter un widget

en: Do not add automatically
fr: Ne pas ajouter automatiquement

en: Comment display
fr: Affichage des commentaires

en: Emotion
fr: Émotion

en: You voted '@option'.
fr: Vous avez voté '@option'.

en: Allow voting only for the selected role(s). If you select no roles, all users are allowed to vote.
fr: Autoriser le vote uniquement pour les rôles sélectionnés. Si vous n'en sélectionnez aucun, tous les utilisateurs pourront voter.

en: Redirect to login and show message
fr: Rediriger vers la page de connexion et afficher un message

en: Redirect to login but do not show a message
fr: Rediriger vers la page de connexion mais ne pas afficher de message

en: Hide widget
fr: Cacher le widget
