Raven Sentry client (7.x-1.0) - en to es translation catalogue (4 entries)

en: Development
es: Desarrollo

en: Timeout
es: Tiempo de espera

en: Error handler
es: Manejador de errores

en: Logging settings
es: Configuración de acceso
