Raven Sentry client (7.x-1.1) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Development
target: توسعه

en: Disabled
target: غیرفعال

en: Enabled
target: فعال

en: Not found
target: پیدا نشد

en: Not installed
target: نصب نشده است
