Raven: Sentry Integration (7.x-1.1) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: Development
target: Desenvolvimento

en: Disabled
target: Desativado

en: Enabled
target: Ativado

en: Not found
target: Não encontrado

en: Not installed
target: Não instalado

en: Timeout
target: Tempo esgotado

en: Logging settings
target: Configurações de registo
