Raven (Sentry integration) (7.x-1.1) - en to fr translation catalogue (8 entries)

en: Development
fr: Développement

en: Disabled
fr: Désactivé

en: Enabled
fr: Activé

en: Not found
fr: Non trouvé

en: Not installed
fr: Non installé

en: Timeout
fr: Temps limite

en: Error handler
fr: Gestionnaire d'erreurs

en: Logging settings
fr: Paramètres de journalisation
