Raven (Sentry integration) (7.x-2.13) - en to fr translation catalogue (9 entries)

en: Development
fr: Développement

en: Disabled
fr: Désactivé

en: Enabled
fr: Activé

en: Not found
fr: Non trouvé

en: Not installed
fr: Non installé

en: Environment
fr: Environnement

en: Connection settings
fr: Paramètres de connexion

en: Timeout
fr: Temps limite

en: Release
fr: Version
