Raven: Sentry Integration (7.x-2.17) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: Development
target: Desenvolvimento

en: Disabled
target: Desativado

en: Enabled
target: Ativado

en: Not found
target: Não encontrado

en: Not installed
target: Não instalado

en: Environment
target: Ambiente

en: Connection settings
target: Definições da ligação

en: Timeout
target: Tempo esgotado
