Raven Sentry client (7.x-2.3) - en to pl translation catalogue (3 entries)

en: Development
pl: Dla deweloperów

en: Timeout
pl: Czas oczekiwania

en: Logging settings
pl: Ustawienia zapisu w dzienniku
