Raven: Sentry Integration (7.x-3.19) - en to unknown language translation catalogue (3 entries)

en: Disabled
target: செயலற்றதாக்கப்பட்டது

en: Enabled
target: இயலுமைப்படுத்தப்பட்டது

en: Not installed
target: நிறுவப்படவில்லை
