Raven (Sentry integration) (7.x-3.8) - en to th translation catalogue (4 entries)

en: Disabled
th: ปิดการใช้งาน

en: Enabled
th: เปิดใช้งาน

en: Not found
th: ไม่พบ

en: Not installed
th: ไม่ได้ติดตั้งไว้
