Raven (Sentry integration) (7.x-3.9) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Development
target: توسعه

en: Disabled
target: غیرفعال

en: Enabled
target: فعال

en: Not found
target: پیدا نشد

en: Not installed
target: نصب نشده است

en: Release
target: انتشار
